S/B 52/48

B 4/37 S/B 48/11

S/B 9/10 S 39/1

S 7/1 B 2/9

PMT HitsΗ

Λ 100 Ο 100

EnergyΗ

Λ 0.2 GeV Ο 0.2 GeV

RadiusΗ

Λ 500 cm Ο 500 cm