BDSBeamPipeFactoryLHC

- _instance

+ ~BDSBeamPipeFactoryLHC() + CreateBeamPipe() + CreateBeamPipeAngledInOut() + Instance() - BDSBeamPipeFactoryLHC() - TestInputParameters() - CommonFinalConstruction() - CreateGeneralAngledSolids() - CreateContainerSubtractionSolid()

BDSBeamPipeFactoryBase

# lengthSafety # checkOverlaps # maxStepFactor # nSegmentsPerCircle # vacuumSolid # beamPipeSolid # containerSolid # containerSubtractionSolid # vacuumLV # beamPipeLV # containerLV

+ CreateBeamPipe() + CreateBeamPipeAngledIn() + CreateBeamPipeAngledOut() + CreateBeamPipeAngledInOut() # BDSBeamPipeFactoryBase() # CleanUp() # CommonConstruction() # BuildBeamPipeAndRegisterVolumes() # CalculateFaces() # TestInputParameters() # BuildLogicalVolumes() # SetVisAttributes() # SetUserLimits() # PlaceComponents()