BDSCCDCamera

- _size - _name - _logName - _solidName - _log - _solid - _visAtt - _ccdChip - _objectLens - _imageLens - _phys - _cavityLength - _cavityLog - _cavityPhys

+ BDSCCDCamera() + ~BDSCCDCamera() + log() + name() + size() + phys() + phys() - defaultDimensions() - build() - buildCavity() - buildMotherVolume() - buildCCDChip() - buildObjectLens() - buildImageLens() - visAtt() - placeComponents() - placeCavity() - placeCCDChip() - placeObjectLens() - placeImageLens()

BDSLens

- _name - _diameter - _rho - _centreThickness - _log - _solid - _visAtt

+ BDSLens() + ~BDSLens() + log() + name() + centreThickness() + diameter() + rho() - build() - visAtt()

_objectLens _imageLens

BDSCCDChip

- _log - _solid - _pixel - _nPixels - _size - _name

+ BDSCCDChip() + ~BDSCCDChip() + log() + name() + size() - computeDimensions() - build() - buildMotherVolume() - buildPixels()

_ccdChip