BDSRBend

- itsBField - itsBGrad - itsMagFieldLength - itsStraightSectionChord - itsStraightSectionLength - magnetXShift - orientation - outerRadius

+ BDSRBend() + ~BDSRBend() - Build() - BuildBPFieldAndStepper() - BuildBeampipe() - BuildOuterVolume() - CommonConstructor()

BDSMagnet

# itsType # itsStepper # itsMagField # itsEqRhs # itsBeampipeLogicalVolume # itsInnerBPLogicalVolume # itsBeampipeUserLimits # itsPhysiComp # itsPhysiInner # itsBPFieldMgr # itsOuterFieldMgr # itsInnerIronRadius # itsChordFinder # itsOuterMagField # beamPipeInfo # beampipe # outerDiameter # outer # itsMagnetOuterInfo # itsK1 # itsK2 # itsK3 # inputface # outputface

+ BDSMagnet() + ~BDSMagnet() + GetK1() + GetK2() + GetK3() # Build() # BuildContainerLogicalVolume() # BuildOuterVolume() # BuildBeampipe() # BeamPipeCommonTasks() # BuildOuterFieldManager() - BuildBPFieldMgr() - BuildBPFieldAndStepper() - FinaliseBeampipe() * GetK1() * GetK2() * GetK3() * inputface * outputface