BDSGlobalConstants

+ stopTracks + fileDump + holdingQueue + outputQueue + transformedQueue + referenceQueue + isReference - zeroMagField - itsElossHistoBinWidth - itsElossHistoTransBinWidth - itsDefaultRangeCut - itsFFact - PI - ifs - log - itsParticleName - itsBeamParticleDefinition - itsBeamTotalEnergy - itsBeamMomentum - itsBeamKineticEnergy - itsLPBFraction - itsVacuumPressure - itsPlanckScatterFe - itsGammaToMuFe - itsAnnihiToMuFe - itsEeToHadronsFe - itsSampleDistRandomly - itsGeometryBias - itsUseEMLPB - itsUseHadLPB - itsMinimumEpsilonStep - itsMaximumEpsilonStep - itsMaxTime - itsDeltaOneStep - itsComponentBoxSize - itsMagnetPoleSize - itsMagnetPoleRadius - itsBuildTunnel - itsBuildTunnelFloor - itsTunnelRadius - itsTunnelThickness - itsTunnelSoilThickness - itsTunnelFloorOffset - itsTunnelOffsetX - itsTunnelOffsetY - itsShowTunnel - itsSensitiveComponents - itsSensitiveBeamPipe - itsSensitiveBLMs - itsBlmRad - itsBlmLength - itsBeampipeRadius - itsBeampipeThickness - itsTotalS - itsSamplerDiameter - itsSamplerLength - itsDeltaIntersection - itsDeltaChord - itsChordStepMinimum - itsThresholdCutCharged - itsThresholdCutPhotons - itsProdCutPhotons - itsProdCutPhotonsP - itsProdCutElectrons - itsProdCutElectronsP - itsProdCutPositrons - itsProdCutPositronsP - itsBDSIMHOME - itsPhysListName - itsSynchRadOn - itsDecayOn - itsSynchRescale - itsSynchTrackPhotons - itsSynchLowX - itsSynchLowGamE - itsSynchMeanFreeFactor - itsSynchPhotonMultiplicity - lwWavelength - lwDirection - itsLaserwireWavelength - itsLaserwireDir - itsLaserwireTrackPhotons - itsLaserwireTrackElectrons - itsTurnOnCerenkov - doTwiss - itsDoPlanckScattering - itsCheckOverlaps - itsStoreMuonTrajectories - itsTrajCutGTZ - itsTrajCutLTR - itsStoreTrajectory - itsStoreNeutronTrajectories - itsIncludeIronMagFields - itsLengthSafety - itsUseBatch - itsRandomSeed - itsNumberToGenerate - itsNumberOfEventsPerNtuple - itsEventNumberOffset - itsZeroFieldManager - itsLWCalWidth - itsLWCalOffset - itsPipeMaterial - itsVacMaterial - itsTunnelMaterialName - itsTunnelCavityMaterialName - itsSoilMaterialName - itsSynchPrimaryGen - itsSynchPrimaryAngle - itsSynchPrimaryLength - isWaitingForDump - isDumping - isReading - isReadFromStack - itsFifo - itsDumpTransform - itsRefVolume - itsRefCopyNo - itsRefTransform - _instance

+ ~BDSGlobalConstants() + GetPI() + GetDoPlanckScattering() + GetCheckOverlaps() + DoTwiss() + SetDoTwiss() + GetMinimumEpsilonStep() + GetMaximumEpsilonStep() + GetMaxTime() + GetDeltaOneStep() + SetLogFile() + StripHeader() + StringFromInt() + StringFromDigit() + GetParticleDefinition() + SetParticleDefinition() + GetParticleName() + SetParticleName() + GetLPBFraction() + SetLPBFraction() + GetElossHistoBinWidth() + GetElossHistoTransBinWidth() + GetDefaultRangeCut() + GetFFact() + GetBeamKineticEnergy() + SetBeamKineticEnergy() + GetBeamTotalEnergy() + SetBeamTotalEnergy() + GetBeamMomentum() + SetBeamMomentum() + GetVacuumPressure() + GetPlanckScatterFe() + GetGammaToMuFe() + GetAnnihiToMuFe() + GetEeToHadronsFe() + GetSampleDistRandomly() + GetGeometryBias() + GetUseEMLPB() + GetUseHadLPB() + GetSensitiveComponents() + GetSensitiveBeamPipe() + GetSensitiveBLMs() + SetTotalS() + GetTotalS() + GetComponentBoxSize() + GetMagnetPoleSize() + GetMagnetPoleRadius() + GetBuildTunnel() + GetBuildTunnelFloor() + GetShowTunnel() + GetTunnelRadius() + SetTunnelRadius() + GetTunnelThickness() + GetTunnelSoilThickness() + GetTunnelFloorOffset() + GetTunnelOffsetX() + GetTunnelOffsetY() + GetBlmRad() + GetBlmLength() + GetBeampipeRadius() + GetBeampipeThickness() + GetSamplerDiameter() + GetSamplerLength() + GetDeltaIntersection() + GetDeltaChord() + GetChordStepMinimum() + GetThresholdCutCharged() + GetThresholdCutPhotons() + GetProdCutPhotons() + GetProdCutPhotonsP() + GetProdCutElectrons() + GetProdCutElectronsP() + GetProdCutPositrons() + GetProdCutPositronsP() + GetBDSIMHOME() + GetPhysListName() + SetPhysListName() + GetSynchRadOn() + GetDecayOn() + GetSynchRescale() + SetSynchRescale() + GetSynchTrackPhotons() + SetSynchTrackPhotons() + GetSynchLowX() + GetSynchLowGamE() + GetSynchPhotonMultiplicity() + GetSynchMeanFreeFactor() + GetLaserwireWavelength() + GetLaserwireDir() + GetLaserwireWavelength() + GetLaserwireDir() + SetLaserwireWavelength() + SetLaserwireDir() + GetLaserwireTrackPhotons() + GetLaserwireTrackElectrons() + GetTurnOnCerenkov() + GetStoreMuonTrajectories() + GetTrajCutGTZ() + GetTrajCutLTR() + GetStoreNeutronTrajectories() + GetStoreTrajectory() + GetIncludeIronMagFields() + GetStopTracks() + SetStopTracks() + GetLengthSafety() + GetEventOutput() + GetRandomSeed() + GetUseBatch() + GetNumberToGenerate() + GetNumberOfEventsPerNtuple() + GetEventNumberOffset() + GetZeroFieldManager() + GetUseSynchPrimaryGen() + GetSynchPrimaryAngle() + GetSynchPrimaryLength() + setWaitingForDump() + getWaitingForDump() + setDumping() + getDumping() + setReading() + getReading() + setReadFromStack() + getReadFromStack() + GetFifo() + GetDumpTransform() + SetDumpTransform() + GetRefVolume() + GetRefCopyNo() + GetRefTransform() + SetRefTransform() + GetLWCalWidth() + GetLWCalOffset() + GetPipeMaterialName() + GetVacuumMaterial() + GetSoilMaterialName() + GetTunnelMaterialName() + GetTunnelCavityMaterialName() + Instance() # BDSGlobalConstants()

_instance std::deque< G4double * >

- elements

referenceQueue std::ifstream

ifs std::deque< tmpParticle >

- elements

outputQueue holdingQueue transformedQueue std::ofstream

fileDump std::ostream

log