BDSSolenoid

- itsBField - itsMagField - itsStepper - itsEqRhs

+ BDSSolenoid() + ~BDSSolenoid() + SynchRescale() - BuildBPFieldAndStepper() - SetVisAttributes()

BDSMultipole

# itsBeampipeLogicalVolume # itsInnerBPLogicalVolume # itsVisAttributes # itsBeampipeUserLimits # itsPhysiComp # itsPhysiInner # itsBPFieldMgr # itsOuterFieldMgr # itsInnerIronRadius # itsBeampipeThickness # itsBeampipeSolid # itsInnerBeampipeSolid # itsChordFinder # itsOuterMagField

+ BDSMultipole() + BDSMultipole() + BDSMultipole() + ~BDSMultipole() + BuildBLMs() + BuildBeampipe() + BuildBeampipe() + BuildDefaultMarkerLogicalVolume() + BuildDefaultOuterLogicalVolume() + BuildEllipticalOuterLogicalVolume() + BuildBPFieldMgr() + GetBPFieldMgr() + BuildOuterFieldManager() + SetOuterRadius() + SetStartOuterRadius() + SetEndOuterRadius() - ConstructorInit() - SetBeampipeThickness()

BDSSolenoidStepper

- fPtrMagEqOfMot - itsBField - itsDist

+ BDSSolenoidStepper() + ~BDSSolenoidStepper() + Stepper() + DistChord() + SetBField() + GetBField() + StepperName() + IntegratorOrder() # AdvanceHelix()

itsStepper